0 500 1000 1500 2000 2500 150

200

250

300

350

400

450

500

matrix dimension n

Performance in MFLOPS

LU with pivoting on Intel Pentium (TM) III (650 MHz)

ATLAS ATL-FLAME ITX-FLAME ITX-FLAME-opt